はじめに

建物の表というのは顔ですので、そこまでしなくてもいいだろうという位、綺麗になっていたり立派な門構えになっていたりします。

建物の裏は、表から見えないという点で自由度はまし、あまり人目に触れられたくない空間になっているかと思います。

すきまは、その狭さ故に手入れも難しい、かといって裏と同じように自由度が高いわけでもない。
しかし裏ではないので、部外者の立ち入りを受け入れることもある。実に絶妙なポジションなのです。

そんなすきまにスポットライトを当てた写真集です。

すきま01

カメラ:Olympus PEN EES2

すきま02

カメラ：Olympus PEN EES2
頑丈に鍵をかけられたすきま。大きめのすきまでよくある光景。

すきま03

カメラ：Olympus PEN EES2
すきまと呼ぶには多少広すぎるすきま。そのために入り口はがっちりとガード。

すきま04

カメラ：Olympus　PEN　EES2
これも広めのすきま。手前のガスメーターまでは素直に入れるが、さらにその先でガード。

すきま05

カメラ：Olympus PEN　EES2
すきまに置かれたシャッターの柱。細長いものを置くのに最適な空間。

すきま06

カメラ:Olympus PEN EES2
片方が金網になっているために日当たりのよいすきま。しかし佇まいはすきま然としている。

すきま07

カメラ：Olympus PEN EES2
シンプルなすきまではあるが、そこにある配管、左右で色の違う壁、そしてメーター。
趣きのあるすきまである。

すきま08

カメラ：Olympus PEN EES2
適当なパーツで作られたさくの向こう側には実にすきまらしいパーツの数々。
そして両サイドの壁のギャップ、この乱雑さがすきまの良さを引き出している。

すきま09

カメラ：Olympus PEN　EES2
すでに役目を終えたメーターと、まだまだ現役で働くメーター。すきまで垣間見える歴史。

すきま10

カメラ：Olympus PEN EES2
すきまの向こうにかすかに見えるすきま。

すきま11

カメラ：Olympus PEN　EES2
すきまへの侵入を拒むものがメーター。機能美である。

すきま12

カメラ：Olympus PEN　EES2
完全に目隠しをされたすきま。その向こうに何があるのか、想像をかきたてられる。

すきま13

カメラ：Olympus PEN EES2
このすきまに誰が入るのだろうか。誰が入るのかではなく、誰かが入るのを拒むための柵。
シンプルで無骨な作りの中にも味がある。

すきま14

カメラ：Olympus PEN EES2
両サイドから緑に覆われたすきま。柵で覆うのではなく緑で覆う。美しいすきま。

すきま15

カメラ:Olympus E-3
あまりにも狭すぎたすきま。段違いで取り付けられたメーターがその狭さを物語る。

すきま16

カメラ：Olympus E-P1
物置と化すすきま。しかし細長い空間には細長いものしか置けず。

すきま17

カメラ：Olympus E-P1
すきまに存在するにはあまりにも大きすぎるモノ。空から降ってきたのか、あえて誰かがここに配置したのか。

すきま18

カメラ：Olympus E-P1
新しめのすきま。空高く登っていく配管のラインが美しい。

すきま19

カメラ：Olympus E-3
実に見ごたえのあるすきま。メーター、配管、ガスボンベ。そして空から注ぐ光。
これぞすきまといってもいい程のすきまである。

すきま20

カメラ：Olympus E-3
すきまの向こうに積み上げられたゴミの山。
このすきまからは、その一部を切り取ってみることしかできない。

すきま21

カメラ：Olympus PEN EES2
鬱蒼と茂る植物と、自然が生み出した壁のテクスチャ。
人が足を踏み入れにくいすきまならではの風景と言えるのではないだろうか。