必要最低限の設定項目

☆L3SWをルータとして使うには最低限以下の設定が必要です。

①VLAN作成
#コンフィグモードに入る

conf t

#VLANインターフェースを作成
vlan 10
vlan 20

②VLANinterfaceにアドレス割り当て、ポートをオープン
#コンフィグモードでIPアドレスを指定
int vlan 10
 ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
no sh　→（VLANインターフェースを有効化）

int vlan 20
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
no sh

③物理ポートにvlanを割り当て、ポートをオープン
interface GigabitEthernet0/1

　（ポートが100Mの機種ではinterface FastEthernet0/1、10Mの機種にはinterface FastEthernet0/1）

 switchport access vlan 10
 switchport mode access
no sh

interface GigabitEthernet0/2
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
no sh

④ルーティング機能を有効にする。
ip routing

⑤利用するVLAN番号をVLAN管理databaseに登録

vlan d →vlandatabaseモードに切り替え

sh cu→vlandatabaseの内容を確認

（VLAN10、20が）存在していないことを確認

vlan 10
vlan 20

でvlan登録

sh cu→vlandatabaseが更新されたことを確認

exitで適用してモードから抜ける。

以上でL3SWがルータとして機能するようになります。